%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
%% Lezing bij NTG op 22-05-2002
%% Context file
%% filename: beslisboom.tex
%% Was onderdeel van HACCP.tex (1999)
%% Willi Egger
%% april 2002
%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Dit bestand bevat een buffer, waarin beschreven staat wat de kenmerken van dit FLOWchart zijn [Kenmerken]

\setupoutput[pdftex]
\usemodule[chart]
\setupinteraction[state=start]
\setupcolors[state=start]

\useexternaldocument[Vortrag][mptex][Naar de voorbelden]

\setupbodyfont[ss, 12pt]
\setupFLOWcharts
   [x=1,
    y=1,
    nx= 3,
    ny= 8,
    dx=2\bodyfontsize,
    dy=2\bodyfontsize,
    maxheight=\textheight]
\setuppagenumbering[state=stop]
\setupFLOWshapes
    [framecolor=black]
\setupFLOWlines%
        [color=black]

\startbuffer[A_drie]
   \setuppapersize[A3,landscape][A3,landscape]
\stopbuffer

\startbuffer[A_vier]
   \setuppapersize[A4][A4]
\stopbuffer


\startFLOWchart[Beslisboom1]

\bgroup
    \setupFLOWshapes%
        [framecolor=blue]
    \setupFLOWlines%
        [dash=no,color=blue]

   \startFLOWcell
    \name{Start}
    \location {3,1}
    \shape{12}
    \connection[b,t]{Test1}
    \text{metaal in eindproduct}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Test1}
    \location {3,2}
    \shape{45}
    \text{beheersmaatregel uitgevoerd?}
    \connection[b,t]{Test2}
    \label [b]{j}
    \setupFLOWlines%
        [color=black,dash=yes]
    \connection[l,t]{Test4}
    \label[l]{n}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Test2}
    \location {3,3}
    \shape{45}
    \text{gereduceerd?\\ge\"elimineerd?}
    \setupFLOWlines%
        [color=black,dash=yes]
    \connection[b,t]{Test3}
    \label[b]{n}
    \setupFLOWlines%
        [color=blue,dash=no]
    \connection[r,r]{Test6}
    \label[r]{j}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Test6}
    \location {3,6}
    \shape{45}
    \text{laater in proces\\nog beheers\\maatregelen?}
    \connection[b,t]{CCPja}
    \label[b]{n}
    \setupFLOWlines
        [dash=yes, color=black]
    \connection[l,r]{Node2}
    \label[l]{j}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{CCPja}
    \location {3,7}
    \shape{12}
    \text{\goto{\bf CCP}[Vortrag::Voorbeeld]}
   \stopFLOWcell
\egroup

\bgroup
\setupFLOWlines%
    [dash=yes,arrow=yes]

   \startFLOWcell
    \name{Test4}
    \location {2,3}
    \shape{45}
    \text{beheersmaatregel noodzakelijk?}
    \connection[b,t]{Test5}
    \label [b]{j}
    \connection[r,r]{Node1}
    \label[r]{n}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Test5}
    \location {2,4}
    \shape{45}
    \text{beheerst door alg.\\procedure?}
    \connection[b,t]{Node1}
    \label [b]{j}
    \connection[l,r]{Aanpassen}
    \label[l]{n}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Aanpassen}
    \location {1,4}
    \shape{action}
    \text{Aanpassen proces \\ of maatregel}
    \connection[t,l]{Start}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Node1}
    \location {2,5}
    \shape{node}
    \text{}
    \connection[b,t]{Node2}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Node2}
    \location {2,6}
    \shape{node}
    \text{}
    \connection[b,t]{CCPnee}
    \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{CCPnee}
    \location {2,7}
    \shape{12}
    \text{\bf{geen CCP}}
   \stopFLOWcell

   \startFLOWcell
    \name{Test3}
    \location {3,4}
    \shape{45}
    \text{gevaar blijft?\\ gevaar hoger?}
    \connection[b,t]{Test6}
    \label[b]{j}
    \connection[l,r]{Node1}
    \label[l]{n}
   \stopFLOWcell
\egroup
\stopFLOWchart

\startbuffer[Kenmerken]

{\bfb Kenmerken van het stroomdiagramma \quote{Beslisboom}}
\blank[big]

Bij het opzetten van een procesbeheerssysteem (HACCP, Hazard
Analysis of Critical Control Points) dienen alle stappen in een
proces geanalyseerd te worden met behulp van een beslisboom. Het
gepresenteerde stroomdiagram laat een dergelijke beslisboom zien.
Bij de fabricage van worsten is het detecteren van metaal in het
product een zogenaamde BP (BeheersPunt) of Engels CCP (Critical
Control Point).

De benamingen van de symbolen komt overeen met de namen zoals die
gebruikt worden in het kader van de beschrijving van process
beheerssystemen in de vleessector.

\startitemize[n]
   \head Afmetingen

      \startitemize[2]
        \item Grid is 3 kolommen en 7 regels
        \item Alle cellen zijn op het grid geplaatst met vaste co\"ordinaten
      \stopitemize

   \head Gebruikte symbolen

      \startitemize[2]
         \item Bewerking (Actie): symboolnummer: 24 of action
         \item Beslissing of keuzemogelijkheid: symboolnummer: 45
         \item Grondstof of product: symboolnummer: 12 of product
       \stopitemize

   \head Verbindingslijntjes

      \startitemize[2]
         \item Pijltjes, doorgetrokken lijnen, streepjeslijntjes
         \item Meervoudige verbindingen naar cellen
      \stopitemize

   \head Andere features

      \startitemize[2]
         \item Labels
         \item Groepering van een deel van de cellen t.b.v.
         kleurgebruik in de kaders van de symbolen en de lijntjes
         of streepjeslijntjes
      \stopitemize
\stopitemize
\stopbuffer

\startbuffer[Beslisboom]
  \FLOWchart[Beslisboom1]
\stopbuffer


\starttext

\getbuffer[A_vier]

\getbuffer[Kenmerken]

\vfill
\page[yes]

\getbuffer[A_drie]

\setupfloats[width=fit]

\placefigure
 [here,center] % location
 [Beslisb] % reference
 {none} % caption
 {\externalfigure[Beslisboom][type=buffer]}

\stoptext

